Folder A7
6 Seiten
Offen: 220 x 105 mm
Geschlossen: 74 x 105 mm
Druckfläche: 226 x 111 mm
Anschnitt / Beschnitt: 3 mm
Endprodukt: 74 x 105 mm
www.plakatiger.de

Rückseite

Vorderseite

72 mm

74 mm

Seite 5

Seite 6

Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4