Flyer DIN A3
297 x 420 mm
Druckfläche: 303 x 426 mm
Anschnitt / Beschnitt: 3 mm
Endprodukt: 297 x 420 mm
www.plakatiger.de

LACK sowie WEISSDRUCK auf
Überdrucken stellen